LIBRARY "cygwin1.dll" BASE=0x61000000

EXPORTS
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
sys_errlist = _sys_errlist DATA
= _sigfe_
sys_nerr = _sys_nerr DATA
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
asprintf_r = _asprintf_r SIGFE
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
__f_atan2 = _f_atan2
= _sigfe_
__f_atan2f = _f_atan2f
= _sigfe_
__f_exp = _f_exp
= _sigfe_
__f_expf = _f_expf
= _sigfe_
__f_frexp = _f_frexp
= _sigfe_
__f_frexpf = _f_frexpf
= _sigfe_
__f_ldexp = _f_ldexp
= _sigfe_
__f_ldexpf = _f_ldexpf
= _sigfe_
__f_log = _f_log
= _sigfe_
__f_log10 = _f_log10
= _sigfe_
__f_log10f = _f_log10f
= _sigfe_
__f_logf = _f_logf
= _sigfe_
__f_pow = _f_pow
= _sigfe_
__f_powf = _f_powf
= _sigfe_
__f_tan = _f_tan
= _sigfe_
__f_tanf = _f_tanf
= _sigfe_
fcloseall_r = _fcloseall_r SIGFE
= _sigfe_
fscanf_r = _fscanf_r SIGFE
= _sigfe_
_fstat = fstat SIGFE
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
scanf_r = _scanf_r SIGFE
= _sigfe_
sscanf_r = _sscanf_r SIGFE
= _sigfe_
_stat = stat SIGFE
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
vasprintf_r = _vasprintf_r SIGFE
= _sigfe_
vfscanf_r = _vfscanf_r
= _sigfe_
vscanf_r = _vscanf_r SIGFE
= _sigfe_
vsscanf_r = _vsscanf_r SIGFE
= _sigfe_
= _sigfe_
_abort = abort SIGFE
= _sigfe_
_abs = abs
= _sigfe_
_access = access SIGFE
= _sigfe_
_acl = acl SIGFE
_acl32 = acl32 SIGFE
= _sigfe_
_aclcheck = aclcheck
_aclcheck32 = aclcheck32
= _sigfe_
_aclfrommode = aclfrommode SIGFE
_aclfrommode32 = aclfrommode32 SIGFE
= _sigfe_
_aclfrompbits = aclfrompbits SIGFE
_aclfrompbits32 = aclfrompbits32 SIGFE
= _sigfe_
_aclfromtext = aclfromtext SIGFE
_aclfromtext32 = aclfromtext32 SIGFE
= _sigfe_
_aclsort = aclsort SIGFE
_aclsort32 = aclsort32 SIGFE
= _sigfe_
_acltomode = acltomode SIGFE
_acltomode32 = acltomode32 SIGFE
= _sigfe_
_acltopbits = acltopbits SIGFE
_acltopbits32 = acltopbits32 SIGFE
= _sigfe_
_acltotext = acltotext SIGFE
_acltotext32 = acltotext32 SIGFE
= _sigfe_
_acos = acos
= _sigfe_
_acosf = acosf
= _sigfe_
_acosh = acosh
= _sigfe_
_acoshf = acoshf
= _sigfe_
_alarm = alarm SIGFE
= _sigfe_
_alphasort = alphasort
= _sigfe_
__argz_add = argz_add SIGFE
= _sigfe_
__argz_add_sep = argz_add_sep SIGFE
= _sigfe_
__argz_append = argz_append SIGFE
= _sigfe_
__argz_count = argz_count
= _sigfe_
__argz_create = argz_create SIGFE
= _sigfe_
__argz_create_sep = argz_create_sep SIGFE
= _sigfe_
__argz_delete = argz_delete SIGFE
= _sigfe_
__argz_extract = argz_extract
= _sigfe_
__argz_insert = argz_insert SIGFE
= _sigfe_
__argz_next = argz_next
= _sigfe_
__argz_replace = argz_replace SIGFE
= _sigfe_
__argz_stringify = argz_stringify
= _sigfe_
_asctime = asctime SIGFE
= _sigfe_
_asctime_r = asctime_r SIGFE
= _sigfe_
_asin = asin
= _sigfe_
_asinf = asinf
= _sigfe_
_asinh = asinh
= _sigfe_
_asinhf = asinhf
= _sigfe_
_asprintf = asprintf SIGFE
= _sigfe_
_atan = atan
= _sigfe_
_atan2 = atan2
= _sigfe_
_atan2f = atan2f
= _sigfe_
_atanf = atanf
= _sigfe_
_atanh = atanh
= _sigfe_
_atanhf = atanhf
atexit = cygwin_atexit SIGFE
_atexit = cygwin_atexit SIGFE
= _sigfe_
_atof = atof SIGFE
= _sigfe_
_atoff = atoff SIGFE
= _sigfe_
_atoi = atoi
= _sigfe_
_atol = atol
= _sigfe_
_bcmp = bcmp
= _sigfe_
_bcopy = bcopy
= _sigfe_
_bsearch = bsearch
= _sigfe_
= _sigfe_
_bzero = bzero
= _sigfe_
_cabs = cabs
= _sigfe_
_cabsf = cabsf
= _sigfe_
_calloc = calloc SIGFE
= _sigfe_
_cbrt = cbrt
= _sigfe_
_cbrtf = cbrtf
= _sigfe_
_ceil = ceil
= _sigfe_
_ceilf = ceilf
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
_chdir = chdir SIGFE
= _sigfe_
_chmod = chmod SIGFE
= _sigfe_
_chown = chown SIGFE
_chown32 = chown32 SIGFE
= _sigfe_
_chroot = chroot SIGFE
= _sigfe_
= _sigfe_
_clearerr = clearerr
= _sigfe_
_clock = clock
= _sigfe_
_close = close SIGFE
= _sigfe_
_closedir = closedir SIGFE
= _sigfe_
_closelog = closelog
= _sigfe_
_copysign = copysign
= _sigfe_
_copysignf = copysignf
= _sigfe_
_cos = cos
= _sigfe_
_cosf = cosf
= _sigfe_
_cosh = cosh
= _sigfe_
_coshf = coshf
= _sigfe_
_creat = creat SIGFE
= _sigfe_
= _sigfe_
_ctime = ctime SIGFE
= _sigfe_
_ctime_r = ctime_r SIGFE
= _sigfe_
_cuserid = cuserid
= _sigfe_
_cwait = cwait SIGFE
accept = cygwin_accept SIGFE
= _sigfe_
cygwin32_attach_handle_to_fd = cygwin_attach_handle_to_fd SIGFE
bind = cygwin_bind SIGFE
connect = cygwin_connect SIGFE
= _sigfe_
cygwin32_conv_to_full_posix_path = cygwin_conv_to_full_posix_path SIGFE
= _sigfe_
cygwin32_conv_to_full_win32_path = cygwin_conv_to_full_win32_path SIGFE
= _sigfe_
cygwin32_conv_to_posix_path = cygwin_conv_to_posix_path SIGFE
= _sigfe_
cygwin32_conv_to_win32_path = cygwin_conv_to_win32_path SIGFE
= _sigfe_
cygwin32_detach_dll = cygwin_detach_dll SIGFE
= _sigfe_
endprotoent = cygwin_endprotoent SIGFE
endservent = cygwin_endservent SIGFE
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
gethostbyaddr = cygwin_gethostbyaddr SIGFE
gethostbyname = cygwin_gethostbyname SIGFE
_gethostname = cygwin_gethostname SIGFE
gethostname = cygwin_gethostname SIGFE
getpeername = cygwin_getpeername SIGFE
= _sigfe_
getprotobyname = cygwin_getprotobyname SIGFE
getprotobynumber = cygwin_getprotobynumber SIGFE
getprotoent = cygwin_getprotoent SIGFE
getservbyname = cygwin_getservbyname SIGFE
getservbyport = cygwin_getservbyport SIGFE
getservent = cygwin_getservent SIGFE
getsockname = cygwin_getsockname SIGFE
getsockopt = cygwin_getsockopt SIGFE
= _sigfe_
herror = cygwin_herror SIGFE
hstrerror = cygwin_hstrerror
inet_addr = cygwin_inet_addr SIGFE
inet_aton = cygwin_inet_aton SIGFE
inet_network = cygwin_inet_network SIGFE
inet_ntoa = cygwin_inet_ntoa SIGFE
= _sigfe_
cygwin32_internal = cygwin_internal SIGFE
listen = cygwin_listen SIGFE
= _sigfe_
= _sigfe_
_lstat = lstat SIGFE
= _sigfe_
cygwin32_posix_path_list_p = cygwin_posix_path_list_p
= _sigfe_
cygwin32_posix_to_win32_path_list = cygwin_posix_to_win32_path_list
= _sigfe_
cygwin32_posix_to_win32_path_list_buf_size = cygwin_posix_to_win32_path_list_buf_size SIGFE
rcmd = cygwin_rcmd SIGFE
recv = cygwin_recv SIGFE
recvfrom = cygwin_recvfrom SIGFE
recvmsg = cygwin_recvmsg SIGFE
rexec = cygwin_rexec SIGFE
rresvport = cygwin_rresvport SIGFE
_select = cygwin_select SIGFE
select = cygwin_select SIGFE
send = cygwin_send SIGFE
sendmsg = cygwin_sendmsg SIGFE
sendto = cygwin_sendto SIGFE
= _sigfe_
= _sigfe_
setprotoent = cygwin_setprotoent SIGFE
setservent = cygwin_setservent SIGFE
setsockopt = cygwin_setsockopt SIGFE
= _sigfe_
shutdown = cygwin_shutdown SIGFE
socket = cygwin_socket SIGFE
= _sigfe_
cygwin32_split_path = cygwin_split_path
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
cygwin32_win32_to_posix_path_list = cygwin_win32_to_posix_path_list
= _sigfe_
cygwin32_win32_to_posix_path_list_buf_size = cygwin_win32_to_posix_path_list_buf_size SIGFE
= _sigfe_
cygwin32_winpid_to_pid = cygwin_winpid_to_pid SIGFE
= _sigfe_
= _sigfe_
_difftime = difftime
= _sigfe_
_dirfd = dirfd SIGFE
= _sigfe_
_div = div
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
_drand48 = drand48
= _sigfe_
_drem = drem
= _sigfe_
_dremf = dremf
= _sigfe_
_dup = dup SIGFE
= _sigfe_
_dup2 = dup2 SIGFE
= _sigfe_
_ecvt = ecvt SIGFE
= _sigfe_
_ecvtbuf = ecvtbuf SIGFE
= _sigfe_
_ecvtf = ecvtf SIGFE
= _sigfe_
_endgrent = endgrent
= _sigfe_
= _sigfe_
_endmntent = endmntent
= _sigfe_
_endpwent = endpwent
= _sigfe_
_endutent = endutent SIGFE
= _sigfe_
__envz_add = envz_add SIGFE
= _sigfe_
__envz_entry = envz_entry
= _sigfe_
__envz_get = envz_get
= _sigfe_
__envz_merge = envz_merge SIGFE
= _sigfe_
__envz_remove = envz_remove SIGFE
= _sigfe_
__envz_strip = envz_strip SIGFE
= _sigfe_
_erand48 = erand48
= _sigfe_
_erf = erf
= _sigfe_
_erfc = erfc
= _sigfe_
_erfcf = erfcf
= _sigfe_
_erff = erff
= _sigfe_
_execl = execl SIGFE
= _sigfe_
_execle = execle SIGFE
= _sigfe_
_execlp = execlp SIGFE
= _sigfe_
_execv = execv SIGFE
= _sigfe_
_execve = execve SIGFE
= _sigfe_
_execvp = execvp SIGFE
exit = cygwin_exit SIGFE
= _sigfe_
_exp = exp
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
_expf = expf
= _sigfe_
_expm1 = expm1
= _sigfe_
_expm1f = expm1f
= _sigfe_
_fabs = fabs
= _sigfe_
_fabsf = fabsf
= _sigfe_
_facl = facl SIGFE
_facl32 = facl32 SIGFE
= _sigfe_
_fchdir = fchdir SIGFE
= _sigfe_
_fchmod = fchmod SIGFE
= _sigfe_
_fchown = fchown SIGFE
_fchown32 = fchown32 SIGFE
= _sigfe_
_fclose = fclose SIGFE
= _sigfe_
_fcloseall = fcloseall SIGFE
= _sigfe_
_fcntl = fcntl SIGFE
_fcntl64 = fcntl64 SIGFE
= _sigfe_
_fcvt = fcvt SIGFE
= _sigfe_
_fcvtbuf = fcvtbuf SIGFE
= _sigfe_
_fcvtf = fcvtf SIGFE
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
_fdopen = fdopen SIGFE
_fdopen64 = fdopen64 SIGFE
= _sigfe_
_feof = feof
= _sigfe_
_ferror = ferror
= _sigfe_
_fflush = fflush
= _sigfe_
_ffs = ffs
= _sigfe_
_fgetc = fgetc SIGFE
= _sigfe_
_fgetpos = fgetpos
_fgetpos64 = fgetpos64
= _sigfe_
_fgets = fgets SIGFE
= _sigfe_
_fileno = fileno
= _sigfe_
_finite = finite
= _sigfe_
_finitef = finitef
= _sigfe_
_fiprintf = fiprintf SIGFE
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
_floor = floor
= _sigfe_
_floorf = floorf
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
_fmod = fmod
= _sigfe_
_fmodf = fmodf
= _sigfe_
_fnmatch = fnmatch
= _sigfe_
_fopen = fopen SIGFE
_fopen64 = fopen64 SIGFE
= _sigfe_
_fork = fork SIGFE
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
_fprintf = fprintf SIGFE
= _sigfe_
_fputc = fputc
= _sigfe_
_fputs = fputs SIGFE
= _sigfe_
_fread = fread SIGFE
= _sigfe_
_free = free SIGFE
= _sigfe_
_freopen = freopen SIGFE
_freopen64 = freopen64 SIGFE
= _sigfe_
_frexp = frexp
= _sigfe_
_frexpf = frexpf
= _sigfe_
_fscanf = fscanf SIGFE
= _sigfe_
_fseek = fseek SIGFE
= _sigfe_
_fseeko = fseeko SIGFE
_fseeko64 = fseeko64 SIGFE
= _sigfe_
_fsetpos = fsetpos SIGFE
_fsetpos64 = fsetpos64 SIGFE
_fstat64 = fstat64 SIGFE
= _sigfe_
_fstatfs = fstatfs SIGFE
= _sigfe_
_fsync = fsync SIGFE
= _sigfe_
_ftell = ftell
= _sigfe_
_ftello = ftello
_ftello64 = ftello64
= _sigfe_
_ftime = ftime SIGFE
= _sigfe_
_ftok = ftok SIGFE
= _sigfe_
_ftruncate = ftruncate SIGFE
_ftruncate64 = ftruncate64 SIGFE
= _sigfe_
_fwrite = fwrite SIGFE
= _sigfe_
_gamma = gamma
= _sigfe_
_gamma_r = gamma_r
= _sigfe_
_gammaf = gammaf
= _sigfe_
_gammaf_r = gammaf_r
= _sigfe_
_gcvt = gcvt SIGFE
= _sigfe_
_gcvtf = gcvtf SIGFE
= _sigfe_
_get_osfhandle = get_osfhandle SIGFE
= _sigfe_
_getc = getc SIGFE
= _sigfe_
_getc_unlocked = getc_unlocked SIGFE
= _sigfe_
_getchar = getchar
= _sigfe_
_getchar_unlocked = getchar_unlocked
= _sigfe_
_getcwd = getcwd SIGFE
= _sigfe_
_getdomainname = getdomainname SIGFE
= _sigfe_
_getdtablesize = getdtablesize
= _sigfe_
_getegid = getegid
_getegid32 = getegid32
= _sigfe_
_getenv = getenv
= _sigfe_
_geteuid = geteuid
_geteuid32 = geteuid32
= _sigfe_
_getgid = getgid
_getgid32 = getgid32
= _sigfe_
_getgrent = getgrent SIGFE
_getgrent32 = getgrent32 SIGFE
= _sigfe_
_getgrgid = getgrgid SIGFE
_getgrgid32 = getgrgid32 SIGFE
= _sigfe_
_getgrnam = getgrnam SIGFE
_getgrnam32 = getgrnam32 SIGFE
= _sigfe_
_getgroups = getgroups SIGFE
_getgroups32 = getgroups32 SIGFE
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
_getlogin = getlogin
= _sigfe_
_getmntent = getmntent SIGFE
= _sigfe_
_getmode = getmode SIGFE
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
_getpagesize = getpagesize SIGFE
= _sigfe_
_getpass = getpass SIGFE
= _sigfe_
= _sigfe_
_getpgrp = getpgrp SIGFE
= _sigfe_
_getpid = getpid
= _sigfe_
_getppid = getppid
= _sigfe_
_getpwduid = getpwduid
= _sigfe_
_getpwent = getpwent SIGFE
= _sigfe_
_getpwnam = getpwnam SIGFE
= _sigfe_
= _sigfe_
_getpwuid = getpwuid SIGFE
_getpwuid32 = getpwuid32 SIGFE
= _sigfe_
_getpwuid_r32 = getpwuid_r32 SIGFE
= _sigfe_
_getrlimit = getrlimit SIGFE
= _sigfe_
_getrusage = getrusage SIGFE
= _sigfe_
_gets = gets
= _sigfe_
= _sigfe_
_gettimeofday = gettimeofday SIGFE
= _sigfe_
_getuid = getuid
_getuid32 = getuid32
= _sigfe_
_getutent = getutent SIGFE
= _sigfe_
_getutid = getutid SIGFE
= _sigfe_
_getutline = getutline SIGFE
= _sigfe_
_getw = getw SIGFE
= _sigfe_
_getwd = getwd SIGFE
= _sigfe_
_glob = glob SIGFE
= _sigfe_
_globfree = globfree SIGFE
= _sigfe_
_gmtime = gmtime SIGFE
= _sigfe_
_gmtime_r = gmtime_r SIGFE
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
_htonl = htonl
= _sigfe_
_htons = htons
= _sigfe_
_hypot = hypot
= _sigfe_
_hypotf = hypotf
= _sigfe_
_ilogb = ilogb
= _sigfe_
_ilogbf = ilogbf
= _sigfe_
_index = index
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
_infinity = infinity
= _sigfe_
_infinityf = infinityf
= _sigfe_
_initgroups32 = initgroups32 SIGFE
= _sigfe_
= _sigfe_
_ioctl = ioctl SIGFE
= _sigfe_
_iprintf = iprintf SIGFE
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
_isalnum = isalnum
= _sigfe_
_isalpha = isalpha
= _sigfe_
_isascii = isascii
= _sigfe_
_isatty = isatty SIGFE
= _sigfe_
= _sigfe_
_iscntrl = iscntrl
= _sigfe_
_isdigit = isdigit
= _sigfe_
_isgraph = isgraph
= _sigfe_
_isinf = isinf
= _sigfe_
_isinff = isinff
= _sigfe_
_islower = islower
= _sigfe_
_isnan = isnan
= _sigfe_
_isnanf = isnanf
= _sigfe_
_isprint = isprint
= _sigfe_
_ispunct = ispunct
= _sigfe_
_isspace = isspace
= _sigfe_
_isupper = isupper
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
_isxdigit = isxdigit
= _sigfe_
_j0 = j0
= _sigfe_
_j0f = j0f
= _sigfe_
_j1 = j1
= _sigfe_
_j1f = j1f
= _sigfe_
_jn = jn
= _sigfe_
_jnf = jnf
= _sigfe_
_jrand48 = jrand48
= _sigfe_
_kill = kill SIGFE
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
_labs = labs
= _sigfe_
_lacl = lacl SIGFE
= _sigfe_
_lchown = lchown SIGFE
_lchown32 = lchown32 SIGFE
= _sigfe_
_lcong48 = lcong48
= _sigfe_
_ldexp = ldexp
= _sigfe_
_ldexpf = ldexpf
= _sigfe_
_ldiv = ldiv
= _sigfe_
_lgamma = lgamma
= _sigfe_
_lgamma_r = lgamma_r
= _sigfe_
_lgammaf = lgammaf
= _sigfe_
_lgammaf_r = lgammaf_r
= _sigfe_
_link = link SIGFE
= _sigfe_
_localeconv = localeconv
= _sigfe_
_localtime = localtime SIGFE
= _sigfe_
_localtime_r = localtime_r
= _sigfe_
_log = log
= _sigfe_
_log10 = log10
= _sigfe_
_log10f = log10f
= _sigfe_
_log1p = log1p
= _sigfe_
_log1pf = log1pf
= _sigfe_
_logb = logb
= _sigfe_
_logbf = logbf
= _sigfe_
_logf = logf
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
_longjmp = longjmp
= _sigfe_
_lrand48 = lrand48
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
_lseek = lseek SIGFE
_lseek64 = lseek64 SIGFE
_lstat64 = lstat64 SIGFE
= _sigfe_
= _sigfe_
_malloc = malloc SIGFE
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
_matherr = matherr
= _sigfe_
_mblen = mblen
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
_mbstowcs = mbstowcs
= _sigfe_
_mbtowc = mbtowc
= _sigfe_
= _sigfe_
_memccpy = memccpy
= _sigfe_
_memchr = memchr
= _sigfe_
_memcmp = memcmp
= _sigfe_
_memcpy = memcpy
= _sigfe_
_memmove = memmove
= _sigfe_
__mempcpy = mempcpy
= _sigfe_
_memset = memset
= _sigfe_
_mkdir = mkdir SIGFE
= _sigfe_
= _sigfe_
_mknod = mknod SIGFE
_mknod32 = mknod32 SIGFE
= _sigfe_
_mkstemp = mkstemp SIGFE
= _sigfe_
_mktemp = mktemp SIGFE
= _sigfe_
_mktime = mktime SIGFE
= _sigfe_
_mmap64 = mmap64 SIGFE
= _sigfe_
_modf = modf
= _sigfe_
_modff = modff
= _sigfe_
_mount = mount SIGFE
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
_nan = nan
= _sigfe_
_nanf = nanf
= _sigfe_
_nanosleep = nanosleep SIGFE
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
_nextafter = nextafter
= _sigfe_
_nextafterf = nextafterf
= _sigfe_
_nice = nice SIGFE
= _sigfe_
_nl_langinfo = nl_langinfo SIGFE
= _sigfe_
_nrand48 = nrand48
= _sigfe_
_ntohl = ntohl
= _sigfe_
_ntohs = ntohs
= _sigfe_
= _sigfe_
_open = open SIGFE
= _sigfe_
= _sigfe_
_opendir = opendir SIGFE
= _sigfe_
_openlog = openlog SIGFE
= _sigfe_
= _sigfe_
_pathconf = pathconf SIGFE
= _sigfe_
= _sigfe_
_pclose = pclose SIGFE
= _sigfe_
_perror = perror SIGFE
= _sigfe_
= _sigfe_
_poll = poll SIGFE
= _sigfe_
_popen = popen SIGFE
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
_pow = pow
= _sigfe_
_powf = powf
= _sigfe_
_printf = printf SIGFE
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
_putc = putc SIGFE
= _sigfe_
_putc_unlocked = putc_unlocked SIGFE
= _sigfe_
_putchar = putchar
= _sigfe_
_putchar_unlocked = putchar_unlocked
= _sigfe_
_putenv = putenv SIGFE
= _sigfe_
_puts = puts SIGFE
= _sigfe_
_pututline = pututline SIGFE
= _sigfe_
_putw = putw SIGFE
= _sigfe_
_qsort = qsort
= _sigfe_
_raise = raise SIGFE
= _sigfe_
_rand = rand
= _sigfe_
= _sigfe_
_read = read SIGFE
= _sigfe_
_readdir = readdir SIGFE
= _sigfe_
_readlink = readlink SIGFE
= _sigfe_
_readv = readv SIGFE
= _sigfe_
_realloc = realloc SIGFE
= _sigfe_
= _sigfe_
_remainder = remainder
= _sigfe_
_remainderf = remainderf
= _sigfe_
_remove = remove SIGFE
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
_rename = rename SIGFE
= _sigfe_
= _sigfe_
_rewind = rewind SIGFE
= _sigfe_
_rewinddir = rewinddir SIGFE
= _sigfe_
_rindex = rindex
= _sigfe_
_rint = rint
= _sigfe_
_rintf = rintf
= _sigfe_
_rmdir = rmdir SIGFE
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
_sbrk = sbrk SIGFE
= _sigfe_
_scalb = scalb
= _sigfe_
_scalbf = scalbf
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
_scalbn = scalbn
= _sigfe_
_scalbnf = scalbnf
= _sigfe_
_scandir = scandir SIGFE
= _sigfe_
_scanf = scanf SIGFE
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
_seed48 = seed48
= _sigfe_
_seekdir = seekdir SIGFE
_seekdir64 = seekdir64 SIGFE
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
_setbuf = setbuf SIGFE
= _sigfe_
= _sigfe_
_setdtablesize = setdtablesize SIGFE
= _sigfe_
_setegid = setegid SIGFE
_setegid32 = setegid32 SIGFE
= _sigfe_
_setenv = setenv SIGFE
= _sigfe_
_seteuid = seteuid SIGFE
_seteuid32 = seteuid32 SIGFE
= _sigfe_
_setgid = setgid SIGFE
_setgid32 = setgid32 SIGFE
= _sigfe_
_setgrent = setgrent
= _sigfe_
_setgroups = setgroups SIGFE
_setgroups32 = setgroups32 SIGFE
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
_setjmp = setjmp
= _sigfe_
= _sigfe_
_setlocale = setlocale
= _sigfe_
= _sigfe_
_setmntent = setmntent SIGFE
= _sigfe_
_setmode = setmode SIGFE
= _sigfe_
_setpassent = setpassent
= _sigfe_
_setpgid = setpgid SIGFE
= _sigfe_
_setpgrp = setpgrp SIGFE
= _sigfe_
_setpwent = setpwent
= _sigfe_
_setregid = setregid SIGFE
= _sigfe_
_setregid32 = setregid32 SIGFE
= _sigfe_
_setreuid = setreuid SIGFE
= _sigfe_
_setreuid32 = setreuid32 SIGFE
= _sigfe_
_setrlimit = setrlimit SIGFE
= _sigfe_
_setsid = setsid SIGFE
= _sigfe_
= _sigfe_
_settimeofday = settimeofday SIGFE
= _sigfe_
_setuid = setuid SIGFE
_setuid32 = setuid32 SIGFE
= _sigfe_
_setutent = setutent SIGFE
= _sigfe_
_setvbuf = setvbuf SIGFE
sexecl = sexecve_is_bad SIGFE
sexecle = sexecve_is_bad SIGFE
sexeclp = sexecve_is_bad SIGFE
sexeclpe = sexecve_is_bad SIGFE
sexecp = sexecve_is_bad SIGFE
sexecv = sexecve_is_bad SIGFE
sexecve = sexecve_is_bad SIGFE
sexecvpe = sexecve_is_bad SIGFE
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
_sin = sin
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
_sinf = sinf
= _sigfe_
_sinh = sinh
= _sigfe_
_sinhf = sinhf
= _sigfe_
_siprintf = siprintf SIGFE
= _sigfe_
_sleep = sleep SIGFE
= _sigfe_
_snprintf = snprintf SIGFE
= _sigfe_
= _sigfe_
_spawnl = spawnl SIGFE
= _sigfe_
_spawnle = spawnle SIGFE
= _sigfe_
_spawnlp = spawnlp SIGFE
= _sigfe_
_spawnlpe = spawnlpe SIGFE
= _sigfe_
_spawnv = spawnv SIGFE
= _sigfe_
_spawnve = spawnve SIGFE
= _sigfe_
_spawnvp = spawnvp SIGFE
= _sigfe_
_spawnvpe = spawnvpe SIGFE
= _sigfe_
_sprintf = sprintf SIGFE
= _sigfe_
_sqrt = sqrt
= _sigfe_
_sqrtf = sqrtf
= _sigfe_
_srand = srand
= _sigfe_
_srand48 = srand48
= _sigfe_
= _sigfe_
_sscanf = sscanf SIGFE
_stat64 = stat64 SIGFE
= _sigfe_
_statfs = statfs SIGFE
= _sigfe_
_strcasecmp = strcasecmp
= _sigfe_
_strcat = strcat
= _sigfe_
_strchr = strchr
= _sigfe_
_strcmp = strcmp
= _sigfe_
_strcoll = strcoll
= _sigfe_
_strcpy = strcpy
= _sigfe_
_strcspn = strcspn
= _sigfe_
_strdup = strdup SIGFE
= _sigfe_
_strerror = strerror
= _sigfe_
_strerror_r = strerror_r
= _sigfe_
_strftime = strftime SIGFE
= _sigfe_
_strlcat = strlcat
= _sigfe_
_strlcpy = strlcpy
= _sigfe_
_strlen = strlen
= _sigfe_
_strlwr = strlwr
= _sigfe_
_strncasecmp = strncasecmp
= _sigfe_
_strncat = strncat
= _sigfe_
_strncmp = strncmp
= _sigfe_
_strncpy = strncpy
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
_strpbrk = strpbrk
= _sigfe_
_strptime = strptime SIGFE
= _sigfe_
_strrchr = strrchr
= _sigfe_
_strsep = strsep
= _sigfe_
= _sigfe_
_strspn = strspn
= _sigfe_
_strstr = strstr
= _sigfe_
_strtod = strtod SIGFE
= _sigfe_
_strtodf = strtof SIGFE
strtodf = strtof SIGFE
= _sigfe_
_strtok = strtok
= _sigfe_
_strtok_r = strtok_r
= _sigfe_
_strtol = strtol
= _sigfe_
_strtoll = strtoll
= _sigfe_
= _sigfe_
_strtoul = strtoul
= _sigfe_
_strtoull = strtoull
= _sigfe_
_strupr = strupr
= _sigfe_
_strxfrm = strxfrm
= _sigfe_
_swab = swab
= _sigfe_
_symlink = symlink SIGFE
= _sigfe_
_sync = sync
= _sigfe_
_sysconf = sysconf SIGFE
= _sigfe_
_syslog = syslog SIGFE
= _sigfe_
= _sigfe_
_system = system SIGFE
= _sigfe_
_tan = tan
= _sigfe_
_tanf = tanf
= _sigfe_
_tanh = tanh
= _sigfe_
_tanhf = tanhf
= _sigfe_
_tcdrain = tcdrain SIGFE
= _sigfe_
_tcflow = tcflow SIGFE
= _sigfe_
_tcflush = tcflush SIGFE
= _sigfe_
_tcgetattr = tcgetattr SIGFE
= _sigfe_
_tcgetpgrp = tcgetpgrp SIGFE
= _sigfe_
_tcsendbreak = tcsendbreak SIGFE
= _sigfe_
_tcsetattr = tcsetattr SIGFE
= _sigfe_
_tcsetpgrp = tcsetpgrp SIGFE
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
_telldir = telldir SIGFE
_telldir64 = telldir64 SIGFE
= _sigfe_
_tempnam = tempnam SIGFE
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
_time = time SIGFE
= _sigfe_
_times = times SIGFE
= _sigfe_
= _sigfe_
_tmpfile = tmpfile SIGFE
_tmpfile64 = tmpfile64 SIGFE
= _sigfe_
_tmpnam = tmpnam SIGFE
= _sigfe_
_toascii = toascii
= _sigfe_
_tolower = tolower
= _sigfe_
_toupper = toupper
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
_truncate = truncate SIGFE
_truncate64 = truncate64 SIGFE
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
_ttyname = ttyname SIGFE
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
_tzset = tzset SIGFE
= _sigfe_
_ualarm = ualarm SIGFE
= _sigfe_
_umask = umask
= _sigfe_
_umount = umount SIGFE
= _sigfe_
_uname = uname SIGFE
= _sigfe_
_ungetc = ungetc SIGFE
= _sigfe_
_unlink = unlink SIGFE
= _sigfe_
= _sigfe_
_unsetenv = unsetenv
= _sigfe_
_usleep = usleep SIGFE
= _sigfe_
_utime = utime SIGFE
= _sigfe_
_utimes = utimes SIGFE
= _sigfe_
_utmpname = utmpname SIGFE
= _sigfe_
= _sigfe_
_vasprintf = vasprintf SIGFE
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
_vfiprintf = vfiprintf SIGFE
= _sigfe_
_vfork = vfork SIGFE
= _sigfe_
_vfprintf = vfprintf SIGFE
= _sigfe_
_vfscanf = vfscanf SIGFE
= _sigfe_
_vhangup = vhangup SIGFE
= _sigfe_
_vprintf = vprintf SIGFE
= _sigfe_
_vscanf = vscanf SIGFE
= _sigfe_
_vsnprintf = vsnprintf SIGFE
= _sigfe_
_vsprintf = vsprintf SIGFE
= _sigfe_
_vsscanf = vsscanf SIGFE
= _sigfe_
_wait = wait SIGFE
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
_waitpid = waitpid SIGFE
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
_wcscmp = wcscmp
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
_wcslen = wcslen
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
_wcstombs = wcstombs
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
_wctomb = wctomb
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
_wprintf = wprintf SIGFE
= _sigfe_
_write = write SIGFE
= _sigfe_
_writev = writev SIGFE
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_
= _sigfe_


